SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+08:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */
;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */
;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */
;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */
;
--
-- 数据库： `nows`
--

-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `soul`
--

CREATE TABLE `soul` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(300) NOT NULL,
  `author` varchar(30),
  `from` varchar(30)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8;
--
-- 转储表的索引
--

--
-- 表的索引 `soul`
--
ALTER TABLE `soul`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
--

--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `soul`
--
ALTER TABLE `soul`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT = 1;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */
;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */
;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */
;